<template>
  <div class="body_container">
    <div class="ward_time">
      <cocWardTime :data="initData" :filterType="filterType" :isWeek="isWeek" :isMerge="isMerge"></cocWardTime>
    </div>
  </div>
</template>

<script>
const cocWardTime = require('./components/cocWardTime').default;
export default {
  components: {
    cocWardTime,
  },
  data() {
    return {
      filterType: [], //显示的节点
      isWeek: false, // 是否按周显示
      isMerge: false, //同一天相同类型的数据，是否合并
      initData: [
        {
          rq: '2021-03-30',
          lx: '门诊',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2021-04-06',
          lx: '入院',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2021-04-06',
          lx: '检查',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2021-04-06',
          lx: '检验',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2021-04-07',
          lx: '病理',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2021-04-08',
          lx: '基因检测',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2021-04-08',
          lx: '出院',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2021-04-09',
          lx: '检查',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2021-04-12',
          lx: '门诊',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2021-04-13',
          lx: '门诊',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2021-05-06',
          lx: '检验',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2021-05-06',
          lx: '门诊',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2021-05-07',
          lx: '门诊',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2021-05-07',
          lx: '检验',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2021-05-07',
          lx: '出院',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2021-05-07',
          lx: '入院',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2021-05-19',
          lx: '检查',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2021-06-04',
          lx: '门诊',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2021-07-01',
          lx: '检验',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2021-07-02',
          lx: '入院',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2021-07-02',
          lx: '出院',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2021-07-02',
          lx: '检验',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2021-08-03',
          lx: '门诊',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2021-08-03',
          lx: '检验',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2021-08-04',
          lx: '入院',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2021-08-04',
          lx: '出院',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2021-08-23',
          lx: '检查',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2021-08-31',
          lx: '检验',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2021-08-31',
          lx: '门诊',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2021-09-01',
          lx: '出院',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2021-09-01',
          lx: '入院',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2021-09-28',
          lx: '检验',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2021-09-28',
          lx: '门诊',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2021-09-30',
          lx: '入院',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2021-09-30',
          lx: '出院',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2021-10-26',
          lx: '检验',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2021-10-26',
          lx: '门诊',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2021-10-28',
          lx: '入院',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2021-10-28',
          lx: '出院',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2021-11-19',
          lx: '检查',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2021-11-23',
          lx: '门诊',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2021-11-23',
          lx: '检验',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2021-11-24',
          lx: '入院',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2021-11-24',
          lx: '出院',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2021-12-21',
          lx: '检验',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2021-12-21',
          lx: '门诊',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2021-12-23',
          lx: '出院',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2021-12-23',
          lx: '入院',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2022-01-18',
          lx: '门诊',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2022-01-18',
          lx: '检验',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2022-01-20',
          lx: '入院',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2022-01-20',
          lx: '出院',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2022-02-17',
          lx: '检查',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2022-02-18',
          lx: '检验',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2022-02-18',
          lx: '门诊',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2022-02-19',
          lx: '检验',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2022-02-21',
          lx: '入院',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2022-02-21',
          lx: '出院',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2022-03-18',
          lx: '检验',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2022-03-18',
          lx: '门诊',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2022-03-20',
          lx: '检验',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2022-03-21',
          lx: '入院',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2022-03-21',
          lx: '出院',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2022-04-15',
          lx: '门诊',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2022-05-05',
          lx: '门诊',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2022-05-16',
          lx: '检查',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2022-06-01',
          lx: '门诊',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2022-06-10',
          lx: '门诊',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2022-06-10',
          lx: '检验',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2022-06-13',
          lx: '入院',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2022-06-13',
          lx: '出院',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2022-07-08',
          lx: '入院',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2022-07-08',
          lx: '门诊',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2022-07-08',
          lx: '检验',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2022-07-08',
          lx: '出院',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2022-08-09',
          lx: '检验',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2022-08-09',
          lx: '出院',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2022-08-09',
          lx: '门诊',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2022-08-09',
          lx: '入院',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2022-08-16',
          lx: '检查',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2022-08-19',
          lx: '门诊',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2022-09-06',
          lx: '检验',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2022-09-06',
          lx: '出院',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2022-09-06',
          lx: '门诊',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2022-09-06',
          lx: '入院',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2022-09-30',
          lx: '出院',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2022-09-30',
          lx: '检验',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2022-09-30',
          lx: '入院',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2022-09-30',
          lx: '门诊',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2022-10-28',
          lx: '门诊',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2022-11-01',
          lx: '入院',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2022-11-01',
          lx: '出院',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2022-11-01',
          lx: '检查',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2022-11-01',
          lx: '检验',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2022-11-25',
          lx: '门诊',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2022-11-27',
          lx: '门诊',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2022-11-27',
          lx: '检验',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2022-11-28',
          lx: '检查',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2022-11-28',
          lx: '门诊',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2022-11-28',
          lx: '入院',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2022-11-28',
          lx: '检验',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2022-11-29',
          lx: '病理',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2022-11-29',
          lx: '检验',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2022-11-29',
          lx: '检查',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2022-11-30',
          lx: '检查',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2022-11-30',
          lx: '检验',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2022-11-30',
          lx: '出院',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2022-12-06',
          lx: '病理',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2022-12-06',
          lx: '基因检测',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2022-12-23',
          lx: '门诊',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-01-13',
          lx: '门诊',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-01-13',
          lx: '检验',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-01-14',
          lx: '入院',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-01-14',
          lx: '检查',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-01-14',
          lx: '检验',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-01-15',
          lx: '化疗',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-01-15',
          lx: '检验',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-01-16',
          lx: '检验',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-01-16',
          lx: '出院',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-01-18',
          lx: '检查',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-02-07',
          lx: '门诊',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-02-25',
          lx: '检验',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-02-25',
          lx: '入院',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-02-25',
          lx: '检查',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-02-26',
          lx: '检验',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-02-27',
          lx: '出院',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-03-18',
          lx: '入院',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-03-18',
          lx: '化疗',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-03-18',
          lx: '检查',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-03-18',
          lx: '检验',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-03-18',
          lx: '门诊',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-03-20',
          lx: '免疫',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-03-20',
          lx: '出院',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-04-12',
          lx: '门诊',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-04-17',
          lx: '检查',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-04-21',
          lx: '检查',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-04-21',
          lx: '入院',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-04-21',
          lx: '免疫',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-04-21',
          lx: '检验',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-04-21',
          lx: '化疗',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-04-23',
          lx: '检验',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-04-23',
          lx: '出院',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-06-01',
          lx: '门诊',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-06-01',
          lx: '免疫',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-06-01',
          lx: '检验',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-06-01',
          lx: '检查',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-06-01',
          lx: '化疗',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-06-01',
          lx: '入院',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-06-02',
          lx: '出院',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-06-02',
          lx: '检验',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-06-21',
          lx: '检验',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-06-21',
          lx: '门诊',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-06-27',
          lx: '检查',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-07-13',
          lx: '检查',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-07-13',
          lx: '入院',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-07-13',
          lx: '免疫',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-07-13',
          lx: '化疗',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-07-13',
          lx: '检验',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-07-14',
          lx: '检验',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-07-14',
          lx: '出院',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-08-03',
          lx: '检验',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-08-03',
          lx: '门诊',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-08-19',
          lx: '入院',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-08-19',
          lx: '检查',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-08-19',
          lx: '化疗',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-08-19',
          lx: '检验',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-08-21',
          lx: '检验',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-08-21',
          lx: '出院',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-08-21',
          lx: '免疫',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-09-13',
          lx: '门诊',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-09-14',
          lx: '检查',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-09-18',
          lx: '出院',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-09-18',
          lx: '免疫',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-09-18',
          lx: '门诊',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-09-18',
          lx: '入院',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-09-18',
          lx: '检验',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-09-18',
          lx: '化疗',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-10-18',
          lx: '随访',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-10-18',
          lx: '检验',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-10-18',
          lx: '门诊',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-10-19',
          lx: '出院',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-10-19',
          lx: '免疫',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-10-19',
          lx: '入院',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-10-19',
          lx: '化疗',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-12-06',
          lx: '门诊',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-12-06',
          lx: '检查',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-12-06',
          lx: '随访',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-12-12',
          lx: '门诊',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-12-18',
          lx: '检查',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-12-18',
          lx: '入院',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-12-18',
          lx: '检验',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-12-19',
          lx: '出院',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-12-20',
          lx: '病理',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-12-28',
          lx: '检查',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-12-28',
          lx: '免疫',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-12-28',
          lx: '门诊',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-12-28',
          lx: '入院',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-12-28',
          lx: '化疗',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-12-28',
          lx: '抗血管治疗',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-12-28',
          lx: '随访',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-12-28',
          lx: '检验',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2023-12-29',
          lx: '出院',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2024-02-18',
          lx: '检验',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2024-02-18',
          lx: '化疗',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2024-02-18',
          lx: '抗血管治疗',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2024-02-18',
          lx: '随访',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2024-02-18',
          lx: '检查',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2024-02-18',
          lx: '门诊',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2024-02-18',
          lx: '入院',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2024-02-18',
          lx: '免疫',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2024-02-19',
          lx: '检验',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2024-02-19',
          lx: '出院',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2024-03-13',
          lx: '随访',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2024-03-13',
          lx: '门诊',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2024-03-16',
          lx: '检查',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2024-03-28',
          lx: '入院',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2024-03-28',
          lx: '免疫',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2024-03-28',
          lx: '检查',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2024-03-28',
          lx: '检验',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2024-03-28',
          lx: '抗血管治疗',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2024-03-29',
          lx: '免疫',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2024-03-29',
          lx: '出院',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2024-03-29',
          lx: '化疗',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2024-04-26',
          lx: '随访',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2024-04-26',
          lx: '门诊',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2024-05-31',
          lx: '门诊',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2024-06-20',
          lx: '抗血管治疗',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2024-06-20',
          lx: '检验',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2024-06-20',
          lx: '入院',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2024-06-20',
          lx: '检查',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2024-06-21',
          lx: '化疗',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2024-06-21',
          lx: '检验',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2024-06-21',
          lx: '出院',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2024-06-21',
          lx: '抗血管治疗',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2024-06-21',
          lx: '免疫',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2024-07-26',
          lx: '随访',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2024-07-26',
          lx: '门诊',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2024-08-06',
          lx: '门诊',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2024-08-06',
          lx: '检查',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2024-08-06',
          lx: '检验',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2024-08-12',
          lx: '检验',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2024-08-12',
          lx: '门诊',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2024-08-14',
          lx: '门诊',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2024-08-20',
          lx: '门诊',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2024-08-21',
          lx: '急诊',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2024-08-21',
          lx: '检查',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2024-08-21',
          lx: '入院',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2024-08-21',
          lx: '检验',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2024-08-22',
          lx: '检查',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2024-08-22',
          lx: '出院',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2024-08-22',
          lx: '检验',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2024-08-23',
          lx: '检验',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        },
        {
          rq: '2024-08-23',
          lx: '检验',
          yljgdm: '42500373300',
          yymc: null,
          ms: '',
        }
      ],
    };
  },
  created() {},
  methods: {},
};
</script>
<style lang="less" scoped>
</style>