<!--
 * @Author: Jason Liu
 * @Date: 2025-03-14 11:03:04
 * @Desc: 
-->
<template>
  <div class="body_container">
    <a-button @click="isView = true">打开质量解析器</a-button>
    <quality-gpt :set.sync="isView" v-model="time" />
  </div>
</template>

<script>
const qualityGpt = require("./components/qualityGpt").default;
export default {
  components: {
    qualityGpt,
  },
  data() {
    return {
      isView: false,
      time: {
        hgl: "2025-03:合格率98%;2025-02:合格率50%",
        fajg:
          "运营决策应用质控方案，200个规则，质检6000次，异常30次；360应用质控方案，100个规则，质控6000次，异常50次；CDA病例应用质控方案，100个规则，质控1200次，异常20次",
        wdhgl:
          "完整性：质检93896次，正确67646次；规范性：质检144714次，正确23338次；准确性：质检-次，正确-次；一致性：质检-次，正确-次；时效性：质检-次，正确-次",
        qyfa: "运营决策应用质控方案,360应用质控方案,CDA病例应用质控方案",
        sjycfb:
          "运营决策应用质控方案，数据异常问题较多的数据表分别为： 门诊就诊登记（outp_register）-18次校验结果异常、住院患者最终手术信息（hai_inp_surgery_final）-17次校验结果异常、住院患者就诊信息（hai_inp_encounter）-16次校验结果异常、住院患者医嘱信息（hai_ inp_clin_order）-14次校验结果异常、门诊排班（outp_schedule）-12次校验结果异常；360应用质控方案，数据异常问题较多的数据表分别为： 门诊就诊登记（outp_register）-18次校验结果异常、住院患者最终手术信息（hai_inp_surgery_final）-17次校验结果异常、住院患者就诊信息（hai_inp_encounter）-16次校验结果异常、住院患者医嘱信息（hai_ inp_clin_order）-14次校验结果异常、门诊排班（outp_schedule）-12次校验结果异常；CDA病例应用质控方案，数据异常问题较多的数据表分别为： 门诊就诊登记（outp_register）-18次校验结果异常、住院患者最终手术信息（hai_inp_surgery_final）-17次校验结果异常、住院患者就诊信息（hai_inp_encounter）-16次校验结果异常、住院患者医嘱信息（hai_ inp_clin_order）-14次校验结果异常、门诊排班（outp_schedule）-12次校验结果异常",
        ywxtHgl: "本月：90.5%；上月：92.5%",
        ywxtBg: "本月业务库结构发生变化26次，其中已处理23个，未处理3个",
        ywxtSyjg:
          "卫宁体检50（TJGL_TEST），溯源规则数200个，质检次数6000次，异常次数30次；手术麻醉订阅库（ACIS_PUB_TEST）溯源规则数100个，质检次数3000次，异常次数20次；",
        dcl:
          "告警内容：采集数据量不一致 （源表-WINDBA.INSURANCE：147条、目标表-outp_insurance：147条、业务时间：2025-03-26 00:00:00）、告警类型：数据校验、责任人：平台管理员、告警时间：2025-03-30 15:05:37.216；告警内容：表PERSON,字段保密级别代码-不满足保密级别代码（医疗机构：浙江省中-84-ORACLE、合格率：0.0%、业务时间：20250228-20250228）、告警类型：内涵质量、责任人：平台管理员、告警时间：2025-03-29 23:50:05.559；",
      },
    };
  },
  created() {},
  methods: {},
};
</script>
<style lang="less" scoped></style>
