<template>
  <div id="app">
    <vue-editor v-model="info" :config="myConfig"></vue-editor>
    <div v-html="info"></div>
  </div>
</template>

<script>
export default {
  data() {
    return {
      info: 'sss',
      myConfig: {
        // 编辑器不自动被内容撑高
        autoHeightEnabled: false,
        // 初始容器高度
        initialFrameHeight: 550,
        // 初始容器宽度
        initialFrameWidth: '100%',
        // 上传文件接口（这个地址是我为了方便各位体验文件上传功能搭建的临时接口，请勿在生产环境使用！！！）
        serverUrl: 'http://35.201.165.105:8000/controller.php',
        // UEditor 资源文件的存放路径，如果你使用的是 vue-cli 生成的项目，通常不需要设置该选项，vue-ueditor-wrap 会自动处理常见的情况，如果需要特殊配置，参考下方的常见问题2
        UEDITOR_HOME_URL: '/static/UEditor/',
        section:['class', 'style']
      }
    }
  }
}
</script>

<style>
#app {
  width: 100%;
  height: 100%;
}
</style>
