<template>
  <path
    d="M18 10.0002V7.00024C18 5.90024 17.1 5.00024 16 5.00024H8C6.9 5.00024 6 5.90024 6 7.00024V10.0002C4.9 10.0002 4 10.9002 4 12.0002V17.0002H5.33L5.84 18.5302C5.94 18.8102 6.2 19.0002 6.5 19.0002C6.8 19.0002 7.06 18.8102 7.16 18.5302L7.67 17.0002H16.34L16.85 18.5302C16.94 18.8102 17.2 19.0002 17.5 19.0002C17.8 19.0002 18.06 18.8102 18.16 18.5302L18.67 17.0002H20V12.0002C20 10.9002 19.1 10.0002 18 10.0002ZM11 10.0002H8V8.00024C8 7.45024 8.45 7.00024 9 7.00024H11V10.0002ZM16 10.0002H13V7.00024H15C15.55 7.00024 16 7.45024 16 8.00024V10.0002Z"
  />
</template>
