<template>
  <path
    d="M16 4.00024C16 2.90024 16.9 2.00024 18 2.00024C19.1 2.00024 20 2.90024 20 4.00024C20 5.10024 19.1 6.00024 18 6.00024C16.9 6.00024 16 5.10024 16 4.00024ZM20.78 7.58024C19.93 7.21024 18.99 7.00024 18 7.00024C17.33 7.00024 16.69 7.10024 16.08 7.28024C16.66 7.83024 17 8.60024 17 9.43024V10.0002H22V9.43024C22 8.62024 21.52 7.90024 20.78 7.58024ZM6 6.00024C7.1 6.00024 8 5.10024 8 4.00024C8 2.90024 7.1 2.00024 6 2.00024C4.9 2.00024 4 2.90024 4 4.00024C4 5.10024 4.9 6.00024 6 6.00024ZM7.92 7.28024C7.31 7.10024 6.67 7.00024 6 7.00024C5.01 7.00024 4.07 7.21024 3.22 7.58024C2.48 7.90024 2 8.62024 2 9.43024V10.0002H7V9.43024C7 8.60024 7.34 7.83024 7.92 7.28024ZM10 4.00024C10 2.90024 10.9 2.00024 12 2.00024C13.1 2.00024 14 2.90024 14 4.00024C14 5.10024 13.1 6.00024 12 6.00024C10.9 6.00024 10 5.10024 10 4.00024ZM16 10.0002H8V9.43024C8 8.62024 8.48 7.90024 9.22 7.58024C10.07 7.21024 11.01 7.00024 12 7.00024C12.99 7.00024 13.93 7.21024 14.78 7.58024C15.52 7.90024 16 8.62024 16 9.43024V10.0002ZM15 16.0002C15 14.9002 15.9 14.0002 17 14.0002C18.1 14.0002 19 14.9002 19 16.0002C19 17.1002 18.1 18.0002 17 18.0002C15.9 18.0002 15 17.1002 15 16.0002ZM21 22.0002H13V21.4302C13 20.6202 13.48 19.9002 14.22 19.5802C15.07 19.2102 16.01 19.0002 17 19.0002C17.99 19.0002 18.93 19.2102 19.78 19.5802C20.52 19.9002 21 20.6202 21 21.4302V22.0002ZM5 16.0002C5 14.9002 5.9 14.0002 7 14.0002C8.1 14.0002 9 14.9002 9 16.0002C9 17.1002 8.1 18.0002 7 18.0002C5.9 18.0002 5 17.1002 5 16.0002ZM11 22.0002H3V21.4302C3 20.6202 3.48 19.9002 4.22 19.5802C5.07 19.2102 6.01 19.0002 7 19.0002C7.99 19.0002 8.93 19.2102 9.78 19.5802C10.52 19.9002 11 20.6202 11 21.4302V22.0002ZM13.79 13.0002H12.75V11.7502C12.75 11.3402 12.41 11.0002 12 11.0002C11.59 11.0002 11.25 11.3402 11.25 11.7502V13.0002H10.21C9.76 13.0002 9.54 13.5402 9.86 13.8502L11.65 15.6402C11.85 15.8402 12.16 15.8402 12.36 15.6402L14.15 13.8502C14.46 13.5402 14.24 13.0002 13.79 13.0002Z"
  />
</template>
