<template>
  <path
    d="M12 2.00024C6.48 2.00024 2 6.48024 2 12.0002C2 17.5202 6.48 22.0002 12 22.0002C17.52 22.0002 22 17.5202 22 12.0002C22 6.48024 17.52 2.00024 12 2.00024ZM11 19.9302C7.05 19.4402 4 16.0802 4 12.0002C4 11.3802 4.08 10.7902 4.21 10.2102L9 15.0002V16.0002C9 17.1002 9.9 18.0002 11 18.0002V19.9302ZM17.9 17.3902C17.64 16.5802 16.9 16.0002 16 16.0002H15V13.0002C15 12.4502 14.55 12.0002 14 12.0002H8V10.0002H10C10.55 10.0002 11 9.55024 11 9.00024V7.00024H13C14.1 7.00024 15 6.10024 15 5.00024V4.59024C17.93 5.78024 20 8.65024 20 12.0002C20 14.0802 19.2 15.9702 17.9 17.3902Z"
  />
</template>
