<template>
  <path
    d="M20 4.00024H16.83L15.59 2.65024C15.22 2.24024 14.68 2.00024 14.12 2.00024H9.88C9.32 2.00024 8.78 2.24024 8.4 2.65024L7.17 4.00024H4C2.9 4.00024 2 4.90024 2 6.00024V18.0002C2 19.1002 2.9 20.0002 4 20.0002H20C21.1 20.0002 22 19.1002 22 18.0002V6.00024C22 4.90024 21.1 4.00024 20 4.00024ZM12 7.00024C13.63 7.00024 15.06 7.79024 15.98 9.00024H12C10.34 9.00024 9 10.3402 9 12.0002C9 12.3502 9.07 12.6902 9.18 13.0002H7.1C7.04 12.6802 7 12.3402 7 12.0002C7 9.24024 9.24 7.00024 12 7.00024ZM12 17.0002C10.37 17.0002 8.94 16.2102 8.02 15.0002H12C13.66 15.0002 15 13.6602 15 12.0002C15 11.6502 14.93 11.3102 14.82 11.0002H16.9C16.97 11.3202 17 11.6602 17 12.0002C17 14.7602 14.76 17.0002 12 17.0002Z"
  />
</template>
