<template>
  <path
    d="M3 5.00024V11.0002H8L7.4 8.62024C7.22 7.88024 7.88 7.22024 8.62 7.40024L11 8.00024V3.00024H5C3.9 3.00024 3 3.90024 3 5.00024ZM8 13.0002H3V19.0002C3 20.1002 3.9 21.0002 5 21.0002H11V16.0002L8.62 16.6002C7.89 16.7802 7.22 16.1202 7.41 15.3902L8 13.0002ZM15.38 16.6002L13 16.0002V21.0002H19C20.1 21.0002 21 20.1002 21 19.0002V13.0002H16L16.6 15.3802C16.78 16.1202 16.12 16.7802 15.38 16.6002ZM19 3.00024H13V8.00024L15.38 7.40024C16.11 7.22024 16.78 7.88024 16.59 8.61024L16 11.0002H21V5.00024C21 3.90024 20.1 3.00024 19 3.00024Z"
  />
</template>
