<template>
  <path
    d="M11.99 2.00024C6.47 2.00024 2 6.48024 2 12.0002C2 17.5202 6.47 22.0002 11.99 22.0002C17.52 22.0002 22 17.5202 22 12.0002C22 6.48024 17.52 2.00024 11.99 2.00024ZM12 20.0002C7.58 20.0002 4 16.4202 4 12.0002C4 7.58024 7.58 4.00024 12 4.00024C16.42 4.00024 20 7.58024 20 12.0002C20 16.4202 16.42 20.0002 12 20.0002ZM15.5 11.0002C16.33 11.0002 17 10.3302 17 9.50024C17 8.67024 16.33 8.00024 15.5 8.00024C14.67 8.00024 14 8.67024 14 9.50024C14 10.3302 14.67 11.0002 15.5 11.0002ZM8.5 11.0002C9.33 11.0002 10 10.3302 10 9.50024C10 8.67024 9.33 8.00024 8.5 8.00024C7.67 8.00024 7 8.67024 7 9.50024C7 10.3302 7.67 11.0002 8.5 11.0002ZM12 13.5002C9.97 13.5002 8.2 14.6102 7.25 16.2502C7.06 16.5802 7.31 17.0002 7.69 17.0002H16.31C16.69 17.0002 16.94 16.5802 16.75 16.2502C15.8 14.6102 14.03 13.5002 12 13.5002Z"
  />
</template>
