<template>
  <path
    d="M12 12.7502C13.63 12.7502 15.07 13.1402 16.24 13.6502C17.32 14.1302 18 15.2102 18 16.3802V17.0002C18 17.5502 17.55 18.0002 17 18.0002H7C6.45 18.0002 6 17.5502 6 17.0002V16.3902C6 15.2102 6.68 14.1302 7.76 13.6602C8.93 13.1402 10.37 12.7502 12 12.7502ZM4 13.0002C5.1 13.0002 6 12.1002 6 11.0002C6 9.90024 5.1 9.00024 4 9.00024C2.9 9.00024 2 9.90024 2 11.0002C2 12.1002 2.9 13.0002 4 13.0002ZM5.13 14.1002C4.76 14.0402 4.39 14.0002 4 14.0002C3.01 14.0002 2.07 14.2102 1.22 14.5802C0.48 14.9002 0 15.6202 0 16.4302V17.0002C0 17.5502 0.45 18.0002 1 18.0002H4.5V16.3902C4.5 15.5602 4.73 14.7802 5.13 14.1002ZM20 13.0002C21.1 13.0002 22 12.1002 22 11.0002C22 9.90024 21.1 9.00024 20 9.00024C18.9 9.00024 18 9.90024 18 11.0002C18 12.1002 18.9 13.0002 20 13.0002ZM24 16.4302C24 15.6202 23.52 14.9002 22.78 14.5802C21.93 14.2102 20.99 14.0002 20 14.0002C19.61 14.0002 19.24 14.0402 18.87 14.1002C19.27 14.7802 19.5 15.5602 19.5 16.3902V18.0002H23C23.55 18.0002 24 17.5502 24 17.0002V16.4302ZM12 6.00024C13.66 6.00024 15 7.34024 15 9.00024C15 10.6602 13.66 12.0002 12 12.0002C10.34 12.0002 9 10.6602 9 9.00024C9 7.34024 10.34 6.00024 12 6.00024Z"
  />
</template>
