<template>
  <path
    d="M7 10.0002H5V8.00024C5 7.45024 4.55 7.00024 4 7.00024C3.45 7.00024 3 7.45024 3 8.00024V10.0002H1C0.45 10.0002 0 10.4502 0 11.0002C0 11.5502 0.45 12.0002 1 12.0002H3V14.0002C3 14.5502 3.45 15.0002 4 15.0002C4.55 15.0002 5 14.5502 5 14.0002V12.0002H7C7.55 12.0002 8 11.5502 8 11.0002C8 10.4502 7.55 10.0002 7 10.0002ZM18 11.0002C19.66 11.0002 20.99 9.66024 20.99 8.00024C20.99 6.34024 19.66 5.00024 18 5.00024C17.68 5.00024 17.37 5.05024 17.09 5.14024C17.66 5.95024 17.99 6.93024 17.99 8.00024C17.99 9.07024 17.65 10.0402 17.09 10.8602C17.37 10.9502 17.68 11.0002 18 11.0002ZM13 11.0002C14.66 11.0002 15.99 9.66024 15.99 8.00024C15.99 6.34024 14.66 5.00024 13 5.00024C11.34 5.00024 10 6.34024 10 8.00024C10 9.66024 11.34 11.0002 13 11.0002ZM13 13.0002C11 13.0002 7 14.0002 7 16.0002V17.0002C7 17.5502 7.45 18.0002 8 18.0002H18C18.55 18.0002 19 17.5502 19 17.0002V16.0002C19 14.0002 15 13.0002 13 13.0002ZM19.62 13.1602C20.45 13.8902 21 14.8202 21 16.0002V17.5002C21 17.6702 20.98 17.8402 20.95 18.0002H23.5C23.78 18.0002 24 17.7802 24 17.5002V16.0002C24 14.4602 21.63 13.5102 19.62 13.1602Z"
  />
</template>
