<template>
  <path
    d="M12 3.00024C11.54 3.00024 11.07 3.04024 10.6 3.14024C7.84001 3.67024 5.64001 5.90024 5.12001 8.66024C4.64001 11.2702 5.60001 13.6702 7.34001 15.2202C7.77001 15.6002 8.00001 16.1302 8.00001 16.6902V19.0002C8.00001 20.1002 8.90001 21.0002 10 21.0002H10.28C10.63 21.6002 11.26 22.0002 12 22.0002C12.74 22.0002 13.38 21.6002 13.72 21.0002H14C15.1 21.0002 16 20.1002 16 19.0002V16.6902C16 16.1402 16.22 15.6002 16.64 15.2302C18.09 13.9502 19 12.0802 19 10.0002C19 6.13024 15.87 3.00024 12 3.00024ZM12.5 14.0002H11.5V11.4102L9.67001 9.59024L10.38 8.88024L12 10.5002L13.62 8.88024L14.33 9.59024L12.5 11.4202V14.0002ZM13.5 19.0002C13.49 19.0002 13.48 18.9902 13.47 18.9902V19.0002H10.53V18.9902C10.52 18.9902 10.51 19.0002 10.5 19.0002C10.22 19.0002 10 18.7802 10 18.5002C10 18.2202 10.22 18.0002 10.5 18.0002C10.51 18.0002 10.52 18.0102 10.53 18.0102V18.0002H13.47V18.0102C13.48 18.0102 13.49 18.0002 13.5 18.0002C13.78 18.0002 14 18.2202 14 18.5002C14 18.7802 13.78 19.0002 13.5 19.0002ZM13.5 17.0002H10.5C10.22 17.0002 10 16.7802 10 16.5002C10 16.2202 10.22 16.0002 10.5 16.0002H13.5C13.78 16.0002 14 16.2202 14 16.5002C14 16.7802 13.78 17.0002 13.5 17.0002Z"
  />
</template>
