<template>
  <path
    d="M7 4.00024C7 2.89024 6.11 2.00024 5 2.00024C3.89 2.00024 3 2.89024 3 4.00024C3 5.11024 3.89 6.00024 5 6.00024C6.11 6.00024 7 5.11024 7 4.00024ZM10.19 4.50024C9.78 4.50024 9.43 4.75024 9.27 5.13024C8.83 6.23024 7.76 7.00024 6.5 7.00024H3.5C2.67 7.00024 2 7.67024 2 8.50024V11.0002H8V8.74024C9.43 8.29024 10.58 7.21024 11.12 5.83024C11.38 5.19024 10.88 4.50024 10.19 4.50024ZM19 17.0002C20.11 17.0002 21 16.1102 21 15.0002C21 13.8902 20.11 13.0002 19 13.0002C17.89 13.0002 17 13.8902 17 15.0002C17 16.1102 17.89 17.0002 19 17.0002ZM20.5 18.0002H17.5C16.24 18.0002 15.17 17.2302 14.73 16.1302C14.58 15.7502 14.22 15.5002 13.81 15.5002C13.12 15.5002 12.62 16.1902 12.87 16.8302C13.42 18.2102 14.56 19.2902 15.99 19.7402V22.0002H21.99V19.5002C22 18.6702 21.33 18.0002 20.5 18.0002ZM17.25 11.0902C17.25 11.0902 17.25 11.0802 17.26 11.0902C16.2 11.3602 15.36 12.2002 15.09 13.2602V13.2502C14.98 13.6802 14.58 14.0002 14.11 14.0002C13.56 14.0002 13.11 13.5502 13.11 13.0002C13.11 12.9502 13.13 12.8602 13.13 12.8602C13.56 11.0102 15.02 9.55024 16.88 9.13024C16.92 9.13024 16.96 9.12024 17 9.12024C17.55 9.12024 18 9.57024 18 10.1202C18 10.5802 17.68 10.9802 17.25 11.0902ZM18 6.06024C18 6.57024 17.63 6.98024 17.14 7.05024C13.95 7.44024 11.44 9.96024 11.05 13.1502C10.98 13.6302 10.56 14.0002 10.06 14.0002C9.51 14.0002 9.06 13.5502 9.06 13.0002C9.06 12.9802 9.06 12.9602 9.06 12.9402C9.06 12.9302 9.06 12.9202 9.06 12.9102C9.56 8.79024 12.85 5.53024 16.98 5.06024H16.99C17.55 5.06024 18 5.51024 18 6.06024Z"
  />
</template>
