<template>
  <g>
    <path
      d="M6.11 5.56024C7.3 5.70024 8.14 6.14024 9 7.00024L10 8.00024L6.75 11.2502C7.06 11.3702 7.31 11.5202 7.52 11.6402C7.89 11.8702 8.11 12.0002 8.67 12.0002C9.23 12.0002 9.45 11.8702 9.82 11.6402C10.28 11.3702 10.9 11.0002 12.01 11.0002C13.12 11.0002 13.74 11.3702 14.19 11.6402C14.56 11.8602 14.79 12.0002 15.34 12.0002C15.89 12.0002 16.12 11.8702 16.49 11.6402C16.61 11.5702 16.75 11.4902 16.9 11.4102L10.48 5.00024C9.22 3.74024 8.04 3.20024 6.3 3.05024C5.6 2.99024 5 3.56024 5 4.26024V4.35024C5 4.98024 5.49 5.48024 6.11 5.56024ZM21.35 18.9102C21.18 18.8502 21.03 18.7602 20.85 18.6402C20.4 18.3702 19.78 18.0002 18.67 18.0002C17.56 18.0002 16.94 18.3702 16.49 18.6402C16.12 18.8702 15.89 19.0002 15.34 19.0002C14.79 19.0002 14.56 18.8602 14.19 18.6402C13.74 18.3702 13.12 18.0002 12.01 18.0002C10.9 18.0002 10.28 18.3702 9.82 18.6402C9.45 18.8702 9.23 19.0002 8.67 19.0002C8.11 19.0002 7.89 18.8702 7.52 18.6402C7.07 18.3702 6.45 18.0002 5.34 18.0002C4.23 18.0002 3.61 18.3702 3.15 18.6402C2.97 18.7502 2.82 18.8402 2.65 18.9102C2.27 19.0402 2 19.3602 2 19.7602V19.8802C2 20.5502 2.66 21.0102 3.3 20.7902C3.67 20.6602 3.95 20.4902 4.19 20.3502C4.56 20.1302 4.79 20.0002 5.34 20.0002C5.89 20.0002 6.12 20.1302 6.49 20.3602C6.94 20.6302 7.56 21.0002 8.67 21.0002C9.78 21.0002 10.4 20.6302 10.86 20.3602C11.23 20.1302 11.45 20.0002 12.01 20.0002C12.56 20.0002 12.79 20.1402 13.16 20.3602C13.61 20.6302 14.23 21.0002 15.34 21.0002C16.45 21.0002 17.06 20.6302 17.52 20.3602C17.89 20.1302 18.11 20.0002 18.67 20.0002C19.22 20.0002 19.45 20.1402 19.82 20.3602C20.05 20.5002 20.33 20.6702 20.7 20.8002C21.33 21.0202 22 20.5602 22 19.8902V19.7702C22 19.3602 21.73 19.0402 21.35 18.9102ZM3.11 16.3502C3.58 16.2202 3.92 16.0202 4.2 15.8602C4.57 15.6302 4.8 15.5002 5.35 15.5002C5.9 15.5002 6.13 15.6402 6.5 15.8602C6.95 16.1302 7.57 16.5002 8.68 16.5002C9.79 16.5002 10.41 16.1302 10.86 15.8602C11.23 15.6302 11.45 15.5002 12.01 15.5002C12.56 15.5002 12.79 15.6402 13.16 15.8602C13.61 16.1302 14.23 16.5002 15.34 16.5002C16.45 16.5002 17.07 16.1302 17.52 15.8602C17.89 15.6302 18.11 15.5002 18.67 15.5002C19.22 15.5002 19.45 15.6402 19.82 15.8602C20.05 16.0002 20.32 16.1602 20.67 16.2902C21.3 16.5202 21.98 16.0502 21.98 15.3802V15.2602C21.98 14.8602 21.71 14.5402 21.34 14.4002C21.17 14.3402 21.02 14.2502 20.83 14.1402C20.38 13.8702 19.76 13.5002 18.65 13.5002C17.54 13.5002 16.92 13.8702 16.47 14.1402C16.1 14.3702 15.87 14.5002 15.32 14.5002C14.77 14.5002 14.54 14.3602 14.17 14.1402C13.72 13.8702 13.1 13.5002 11.99 13.5002C10.88 13.5002 10.26 13.8702 9.81 14.1402C9.44 14.3702 9.22 14.5002 8.66 14.5002C8.11 14.5002 7.88 14.3602 7.51 14.1402C7.06 13.8702 6.44 13.5002 5.33 13.5002C4.22 13.5002 3.6 13.8702 3.15 14.1402C2.97 14.2502 2.82 14.3402 2.65 14.4102C2.27 14.5402 2 14.8602 2 15.2602V15.4902C2 16.0702 2.55 16.5102 3.11 16.3502Z"
    />
    <path
      d="M16.5 8.00024C17.8807 8.00024 19 6.88096 19 5.50024C19 4.11953 17.8807 3.00024 16.5 3.00024C15.1193 3.00024 14 4.11953 14 5.50024C14 6.88096 15.1193 8.00024 16.5 8.00024Z"
    />
  </g>
</template>
