<template>
  <path
    d="M16 22.0002C16 22.5502 15.55 23.0002 15 23.0002H2C1.45 23.0002 1 22.5502 1 22.0002C1 21.4502 1.45 21.0002 2 21.0002H15C15.55 21.0002 16 21.4502 16 22.0002ZM22.89 6.10024C22.95 5.51024 22.49 5.00024 21.9 5.00024H18V2.00024C18 1.45024 17.55 1.00024 17 1.00024C16.45 1.00024 16 1.45024 16 2.00024V5.00024H12.1C11.51 5.00024 11.05 5.51024 11.1 6.10024L11.34 8.51024L18 15.1702L21.62 18.7902L22.89 6.10024ZM21.19 22.6102C21.58 22.2202 21.58 21.5902 21.19 21.2002L12 12.0002L9.01 9.01024L2.81 2.81024C2.42 2.42024 1.79 2.42024 1.4 2.81024C1 3.20024 1 3.83024 1.39 4.22024L6.38 9.21024C3.82 9.75024 1.62 11.2902 1.1 13.8402C0.99 14.4502 1.49 15.0002 2.1 15.0002H12.17L14.17 17.0002H2C1.45 17.0002 1 17.4502 1 18.0002C1 18.5502 1.45 19.0002 2 19.0002H15C15.32 19.0002 15.59 18.8402 15.78 18.6002L19.78 22.6002C20.17 23.0002 20.8 23.0002 21.19 22.6102Z"
  />
</template>
