<template>
  <path
    d="M6.15 9.97024C5.69 9.51024 5.77 8.73024 6.33 8.40024C6.73 8.18024 7.21 8.00024 7.75 8.00024C8.55 8.00024 9.14 8.39024 9.56 8.67024C9.87 8.88024 10.07 9.00024 10.25 9.00024C10.38 9.00024 10.51 8.95024 10.64 8.88024C11.03 8.66024 11.52 8.72024 11.84 9.04024C12.3 9.50024 12.22 10.2802 11.66 10.6002C11.27 10.8302 10.79 11.0002 10.25 11.0002C9.46 11.0002 8.88 10.6202 8.46 10.3402C8.13 10.1202 7.94 10.0002 7.75 10.0002C7.62 10.0002 7.49 10.0502 7.36 10.1202C6.96 10.3502 6.47 10.2802 6.15 9.97024ZM7.75 15.0002C7.94 15.0002 8.13 15.1202 8.46 15.3402C8.88 15.6202 9.46 16.0002 10.25 16.0002C10.79 16.0002 11.27 15.8302 11.66 15.6002C12.22 15.2802 12.3 14.5002 11.84 14.0402C11.52 13.7202 11.03 13.6602 10.64 13.8802C10.51 13.9502 10.38 14.0002 10.25 14.0002C10.07 14.0002 9.87 13.8802 9.56 13.6702C9.14 13.3902 8.55 13.0002 7.75 13.0002C7.21 13.0002 6.73 13.1802 6.33 13.4002C5.77 13.7302 5.69 14.5102 6.15 14.9602C6.47 15.2802 6.96 15.3402 7.35 15.1202C7.49 15.0502 7.62 15.0002 7.75 15.0002ZM22 6.00024V18.0002C22 19.1002 21.1 20.0002 20 20.0002H4C2.9 20.0002 2 19.1002 2 18.0002V6.00024C2 4.90024 2.9 4.00024 4 4.00024H20C21.1 4.00024 22 4.90024 22 6.00024ZM14 6.00024H4V18.0002H14V6.00024ZM19 16.0002C19 15.4502 18.55 15.0002 18 15.0002C17.45 15.0002 17 15.4502 17 16.0002C17 16.5502 17.45 17.0002 18 17.0002C18.55 17.0002 19 16.5502 19 16.0002ZM19 12.0002C19 11.4502 18.55 11.0002 18 11.0002C17.45 11.0002 17 11.4502 17 12.0002C17 12.5502 17.45 13.0002 18 13.0002C18.55 13.0002 19 12.5502 19 12.0002ZM19 7.00024H17V9.00024H19V7.00024Z"
  />
</template>
