<template>
  <path
    d="M19 12.0002H20.7C21.16 12.0002 21.38 11.4302 21.03 11.1302L12.67 3.60021C12.29 3.26021 11.71 3.26021 11.33 3.60021L2.96998 11.1302C2.62998 11.4302 2.83998 12.0002 3.29998 12.0002H4.99998V19.0002C4.99998 19.5502 5.44998 20.0002 5.99998 20.0002C6.54998 20.0002 6.99998 19.5502 6.99998 19.0002V18.0002H17V19.0002C17 19.5502 17.45 20.0002 18 20.0002C18.55 20.0002 19 19.5502 19 19.0002V12.0002ZM7.20998 10.0002H16.79L17 10.1902V12.0002H6.99998V10.1902L7.20998 10.0002ZM14.57 8.00022H9.42998L12 5.69022L14.57 8.00022ZM6.99998 16.0002V14.0002H17V16.0002H6.99998Z"
  />
</template>
