<template>
  <g>
    <path
      d="M7 8.00024C8.10457 8.00024 9 7.10481 9 6.00024C9 4.89567 8.10457 4.00024 7 4.00024C5.89543 4.00024 5 4.89567 5 6.00024C5 7.10481 5.89543 8.00024 7 8.00024Z"
    />
    <path
      d="M21 12.0002H11.15C10.84 11.7802 10.56 11.5402 10.33 11.2802L8.93 9.73024C8.74 9.52024 8.5 9.35024 8.24 9.23024C7.95 9.09024 7.62 9.00024 7.28 9.00024H7.25C6.01 9.00024 5 10.0102 5 11.2502V12.0002H3C2.45 12.0002 2 12.4502 2 13.0002V20.0002C2 21.1002 2.9 22.0002 4 22.0002H20C21.1 22.0002 22 21.1002 22 20.0002V13.0002C22 12.4502 21.55 12.0002 21 12.0002ZM7 19.0002C7 19.5502 6.55 20.0002 6 20.0002C5.45 20.0002 5 19.5502 5 19.0002V15.0002C5 14.4502 5.45 14.0002 6 14.0002C6.55 14.0002 7 14.4502 7 15.0002V19.0002ZM11 19.0002C11 19.5502 10.55 20.0002 10 20.0002C9.45 20.0002 9 19.5502 9 19.0002V15.0002C9 14.4502 9.45 14.0002 10 14.0002C10.55 14.0002 11 14.4502 11 15.0002V19.0002ZM15 19.0002C15 19.5502 14.55 20.0002 14 20.0002C13.45 20.0002 13 19.5502 13 19.0002V15.0002C13 14.4502 13.45 14.0002 14 14.0002C14.55 14.0002 15 14.4502 15 15.0002V19.0002ZM19 19.0002C19 19.5502 18.55 20.0002 18 20.0002C17.45 20.0002 17 19.5502 17 19.0002V15.0002C17 14.4502 17.45 14.0002 18 14.0002C18.55 14.0002 19 14.4502 19 15.0002V19.0002ZM15.06 10.0002C15.56 10.0002 15.99 9.61024 16 9.11024C16.04 7.71024 15.42 6.63024 14.65 5.86024C14 5.14024 13.85 4.59024 13.88 3.95024C13.9 3.43024 13.47 3.00024 12.94 3.00024C12.44 3.00024 12.01 3.40024 12 3.90024C11.97 5.19024 12.5 6.33024 13.35 7.15024C13.96 7.74024 14.13 8.42024 14.13 9.04024C14.12 9.56024 14.53 10.0002 15.06 10.0002ZM19.06 10.0002C19.56 10.0002 19.99 9.61024 20 9.11024C20.04 7.71024 19.42 6.63024 18.65 5.86024C18 5.14024 17.85 4.59024 17.88 3.95024C17.9 3.43024 17.47 3.00024 16.94 3.00024C16.44 3.00024 16.01 3.40024 16 3.90024C15.97 5.19024 16.5 6.33024 17.35 7.15024C17.96 7.74024 18.13 8.42024 18.13 9.04024C18.12 9.56024 18.53 10.0002 19.06 10.0002Z"
    />
  </g>
</template>
