<template>
  <path
    d="M15.64 11.0203C16.19 9.55028 17.07 8.24028 18.2 7.19028C18.58 6.83028 18.24 6.19028 17.74 6.34028C14.42 7.32028 11.99 10.3903 12 14.0303C12.95 12.7503 14.2 11.7203 15.64 11.0203ZM11.42 8.85028C10.82 7.29028 9.79 5.94028 8.46 4.98028C8.04 4.68028 7.5 5.17028 7.74 5.63028C8.54 7.15028 9 8.88028 9 10.7103C9 10.9203 8.97 11.1203 8.96 11.3203C9.39 11.5603 9.79 11.8403 10.18 12.1403C10.39 10.9603 10.83 9.85028 11.42 8.85028ZM12 20.0003H3C2.45 20.0003 2 19.5503 2 19.0003C2 18.4503 2.45 18.0003 3 18.0003H7.75C7.18 15.8103 5.71 13.9803 3.75 12.9403C3.59 12.8603 3.49 12.6903 3.49 12.5003C3.49 12.2303 3.71 12.0103 3.98 12.0003C3.99 12.0003 4 12.0003 4 12.0003C8.42 12.0003 12 15.5803 12 20.0003ZM20.26 12.9403C18.3 13.9803 16.82 15.8103 16.26 18.0003H21C21.55 18.0003 22 18.4503 22 19.0003C22 19.5503 21.55 20.0003 21 20.0003H16H14C14 19.3203 13.93 18.6503 13.8 18.0003C13.65 17.2803 13.42 16.5803 13.13 15.9303C14.52 13.5803 17.07 12.0003 20 12.0003C20.01 12.0003 20.02 12.0003 20.02 12.0003C20.29 12.0003 20.51 12.2303 20.51 12.5003C20.52 12.6903 20.41 12.8503 20.26 12.9403Z"
  />
</template>
