<template>
  <path
    d="M19 12.0002H20.7C21.16 12.0002 21.38 11.4302 21.03 11.1302L12.67 3.60021C12.29 3.26021 11.71 3.26021 11.33 3.60021L2.96998 11.1302C2.62998 11.4302 2.83998 12.0002 3.29998 12.0002H4.99998V15.0002H3.99998C3.44998 15.0002 2.99998 15.4502 2.99998 16.0002C2.99998 16.5502 3.44998 17.0002 3.99998 17.0002H4.99998V19.0002C4.99998 19.5502 5.44998 20.0002 5.99998 20.0002C6.54998 20.0002 6.99998 19.5502 6.99998 19.0002V17.0002H11V19.0002C11 19.5502 11.45 20.0002 12 20.0002C12.55 20.0002 13 19.5502 13 19.0002V17.0002H17V19.0002C17 19.5502 17.45 20.0002 18 20.0002C18.55 20.0002 19 19.5502 19 19.0002V17.0002H20C20.55 17.0002 21 16.5502 21 16.0002C21 15.4502 20.55 15.0002 20 15.0002H19V12.0002ZM6.99998 15.0002V10.1902L11 6.59022V15.0002H6.99998ZM13 15.0002V6.59022L17 10.1902V15.0002H13Z"
  />
</template>
