<template>
  <path
    d="M10.8 3.90019L4.8 8.40019C4.3 8.78019 4 9.37019 4 10.0002V19.0002C4 20.1002 4.9 21.0002 6 21.0002H18C19.1 21.0002 20 20.1002 20 19.0002V10.0002C20 9.37019 19.7 8.78019 19.2 8.40019L13.2 3.90019C12.49 3.37019 11.51 3.37019 10.8 3.90019ZM12.5 12.5002C12.5 13.3302 11.83 14.0002 11 14.0002V17.5002C11 17.7802 10.78 18.0002 10.5 18.0002C10.22 18.0002 10 17.7802 10 17.5002V14.0002C9.17 14.0002 8.5 13.3302 8.5 12.5002V10.0002C8.5 9.72019 8.72 9.50019 9 9.50019C9.28 9.50019 9.5 9.72019 9.5 10.0002V12.5002H10V10.0002C10 9.72019 10.22 9.50019 10.5 9.50019C10.78 9.50019 11 9.72019 11 10.0002V12.5002H11.5V10.0002C11.5 9.72019 11.72 9.50019 12 9.50019C12.28 9.50019 12.5 9.72019 12.5 10.0002V12.5002ZM14.5 18.0002C14.22 18.0002 14 17.7802 14 17.5002V14.5002H13.5C13.22 14.5002 13 14.2802 13 14.0002V11.5002C13 10.6202 13.57 9.87018 14.36 9.61019C14.67 9.50019 15 9.75019 15 10.0902V17.5002C15 17.7802 14.78 18.0002 14.5 18.0002Z"
  />
</template>
