<template>
  <path
    d="M21 11.0002C21 10.4502 20.55 10.0002 20 10.0002H19V7.00022L16.71 4.71022C16.32 4.32022 15.69 4.32022 15.3 4.71022L14 6.00022L12.71 4.71022C12.32 4.32022 11.69 4.32022 11.3 4.71022L10 6.00022L8.71 4.71022C8.32 4.32022 7.69 4.32022 7.3 4.71022L5 7.00022V10.0002H4C3.45 10.0002 3 10.4502 3 11.0002C3 11.5502 3.45 12.0002 4 12.0002H5V14.0002H4C3.45 14.0002 3 14.4502 3 15.0002C3 15.5502 3.45 16.0002 4 16.0002H5V19.0002C5 19.5502 5.45 20.0002 6 20.0002H18C18.55 20.0002 19 19.5502 19 19.0002V16.0002H20C20.55 16.0002 21 15.5502 21 15.0002C21 14.4502 20.55 14.0002 20 14.0002H19V12.0002H20C20.55 12.0002 21 11.5502 21 11.0002ZM16 6.83022L17 7.83022V10.0002H15V7.83022L15.41 7.42022L16 6.83022ZM12 6.83022L12.59 7.42022L13 7.83022V10.0002H11V7.83022L11.41 7.42022L12 6.83022ZM11 14.0002V12.0002H13V14.0002H11ZM13 16.0002V18.0002H11V16.0002H13ZM7 7.83022L8 6.83022L8.59 7.42022L9 7.83022V10.0002H7V7.83022ZM7 12.0002H9V14.0002H7V12.0002ZM7 16.0002H9V18.0002H7V16.0002ZM17 18.0002H15V16.0002H17V18.0002ZM17 14.0002H15V12.0002H17V14.0002Z"
  />
</template>
