<template>
  <path
    d="M6.5 2.00024C7.6 2.00024 8.5 2.90024 8.5 4.00024C8.5 5.10024 7.6 6.00024 6.5 6.00024C5.4 6.00024 4.5 5.10024 4.5 4.00024C4.5 2.90024 5.4 2.00024 6.5 2.00024ZM15.5 9.50024C15.5 10.3302 16.17 11.0002 17 11.0002C17.83 11.0002 18.5 10.3302 18.5 9.50024C18.5 8.67024 17.83 8.00024 17 8.00024C16.17 8.00024 15.5 8.67024 15.5 9.50024ZM18.5 12.0002H15.66C15.08 12.0102 14.52 12.3202 14.21 12.8602L13.29 14.1802L9.72 8.00024C9.35 7.37024 8.69 7.01024 8.01 7.00024H5C3.9 7.00024 3 7.90024 3 9.00024V14.0002C3 14.5502 3.45 15.0002 4 15.0002H4.5V21.0002C4.5 21.5502 4.95 22.0002 5.5 22.0002H8.5C9.05 22.0002 9.5 21.5502 9.5 21.0002V11.6102L11.74 15.5002C11.92 15.8102 12.25 16.0002 12.61 16.0002H13.71C14.04 16.0002 14.34 15.8402 14.53 15.5702L15 14.9002V21.0002C15 21.5502 15.45 22.0002 16 22.0002H18C18.55 22.0002 19 21.5502 19 21.0002V17.0002C19.55 17.0002 20 16.5502 20 16.0002V13.5002C20 12.6802 19.33 12.0002 18.5 12.0002Z"
  />
</template>
