<template>
  <path
    d="M19 3.00024H5C3.9 3.00024 3 3.90024 3 5.00024V19.0002C3 20.1002 3.9 21.0002 5 21.0002H19C20.1 21.0002 21 20.1002 21 19.0002V5.00024C21 3.90024 20.1 3.00024 19 3.00024ZM8.5 6.00024C9.19 6.00024 9.75 6.56024 9.75 7.25024C9.75 7.94024 9.19 8.50024 8.5 8.50024C7.81 8.50024 7.25 7.94024 7.25 7.25024C7.25 6.56024 7.81 6.00024 8.5 6.00024ZM11 13.0002C11 13.5502 10.55 14.0002 10 14.0002V17.0002C10 17.5502 9.55 18.0002 9 18.0002H8C7.45 18.0002 7 17.5502 7 17.0002V14.0002C6.45 14.0002 6 13.5502 6 13.0002V11.5002C6 10.4002 6.9 9.50024 8 9.50024H9C10.1 9.50024 11 10.4002 11 11.5002V13.0002ZM17.52 13.7602L15.92 16.3202C15.72 16.6302 15.27 16.6302 15.07 16.3202L13.47 13.7602C13.27 13.4302 13.51 13.0002 13.9 13.0002H17.1C17.49 13.0002 17.73 13.4302 17.52 13.7602ZM17.1 11.0002H13.9C13.51 11.0002 13.27 10.5702 13.48 10.2302L15.08 7.67024C15.28 7.36024 15.73 7.36024 15.93 7.67024L17.53 10.2302C17.73 10.5702 17.49 11.0002 17.1 11.0002Z"
  />
</template>
