<template>
  <path
    d="M20 8.00024V20.0002C20 21.1002 19.1 22.0002 18 22.0002H6C4.9 22.0002 4 21.1002 4 20.0002V8.00024C4 6.14024 5.28 4.59024 7 4.14024V3.50024C7 2.67024 7.67 2.00024 8.5 2.00024C9.33 2.00024 10 2.67024 10 3.50024V4.00024H14V3.50024C14 2.67024 14.67 2.00024 15.5 2.00024C16.33 2.00024 17 2.67024 17 3.50024V4.14024C18.72 4.59024 20 6.14024 20 8.00024ZM6 13.0002C6 13.5502 6.45 14.0002 7 14.0002H16V15.0002C16 15.5502 16.45 16.0002 17 16.0002C17.55 16.0002 18 15.5502 18 15.0002V13.0002C18 12.4502 17.55 12.0002 17 12.0002H7C6.45 12.0002 6 12.4502 6 13.0002Z"
  />
</template>
