<template>
  <path
    d="M14 9.00024C14 9.55024 13.55 10.0002 13 10.0002H11.42C11.14 10.0002 10.87 9.94024 10.62 9.83024L8.32 8.82024L7 12.7502V21.0002C7 21.5502 6.55 22.0002 6 22.0002H4C3.45 22.0002 3 21.5502 3 21.0002V12.3302C3 12.1102 3.04 11.8902 3.11 11.6802L4.59 7.36024C4.96 6.25024 6.22 5.69024 7.3 6.18024L11.45 8.01024L13 8.00024C13.55 8.00024 14 8.45024 14 9.00024ZM8 1.00024C6.9 1.00024 6 1.90024 6 3.00024C6 4.10024 6.9 5.00024 8 5.00024C9.1 5.00024 10 4.10024 10 3.00024C10 1.90024 9.1 1.00024 8 1.00024ZM10 19.0002H20C20.55 19.0002 21 18.5502 21 18.0002C21 17.4502 20.55 17.0002 20 17.0002H10C9.45 17.0002 9 17.4502 9 18.0002C9 18.5502 9.45 19.0002 10 19.0002ZM19.5 16.0002C20.33 16.0002 21 15.3302 21 14.5002C21 13.6702 20.33 13.0002 19.5 13.0002C18.67 13.0002 18 13.6702 18 14.5002C18 15.3302 18.67 16.0002 19.5 16.0002ZM13 12.0002C13 11.4502 12.55 11.0002 12 11.0002H10C9.45 11.0002 9 11.4502 9 12.0002C9 12.5502 9.45 13.0002 10 13.0002H11V14.0002C11 15.1002 11.9 16.0002 13 16.0002H15C16.1 16.0002 17 15.1002 17 14.0002V12.0002C17 11.4502 16.55 11.0002 16 11.0002C15.45 11.0002 15 11.4502 15 12.0002V13.0002H13V12.0002Z"
  />
</template>
