<template>
  <path
    d="M22.41 10.4102L17.58 5.58024C17.21 5.21024 16.7 5.00024 16.17 5.00024H3C1.9 5.00024 1 5.89024 1 7.00024V14.0002C1 15.1002 1.9 16.0002 3 16.0002C3 17.6602 4.34 19.0002 6 19.0002C7.66 19.0002 9 17.6602 9 16.0002H15C15 17.6602 16.34 19.0002 18 19.0002C19.66 19.0002 21 17.6602 21 16.0002C22.1 16.0002 23 15.1002 23 14.0002V11.8302C23 11.3002 22.79 10.7902 22.41 10.4102ZM3 10.0002V8.00024C3 7.45024 3.45 7.00024 4 7.00024H7V11.0002H4C3.45 11.0002 3 10.5502 3 10.0002ZM6 17.2502C5.31 17.2502 4.75 16.6902 4.75 16.0002C4.75 15.3102 5.31 14.7502 6 14.7502C6.69 14.7502 7.25 15.3102 7.25 16.0002C7.25 16.6902 6.69 17.2502 6 17.2502ZM13 11.0002H9V7.00024H13V11.0002ZM18 17.2502C17.31 17.2502 16.75 16.6902 16.75 16.0002C16.75 15.3102 17.31 14.7502 18 14.7502C18.69 14.7502 19.25 15.3102 19.25 16.0002C19.25 16.6902 18.69 17.2502 18 17.2502ZM15 11.0002V7.00024H16L20 11.0002H15Z"
  />
</template>
