<template>
  <path
    d="M18.92 12.0002C18.96 12.3302 19 12.6602 19 13.0002C19 15.0802 18.2 16.9702 16.9 18.3902C16.64 17.5802 15.9 17.0002 15 17.0002H14V14.0002C14 13.4502 13.55 13.0002 13 13.0002H7V11.0002H9C9.55 11.0002 10 10.5502 10 10.0002V8.00024H12C13.1 8.00024 14 7.10024 14 6.00024V3.46024C13.05 3.16024 12.05 3.00024 11 3.00024C5.48 3.00024 1 7.48024 1 13.0002C1 18.5202 5.48 23.0002 11 23.0002C16.52 23.0002 21 18.5202 21 13.0002C21 12.6602 20.98 12.3302 20.95 12.0002H18.92ZM10 20.9302C6.05 20.4402 3 17.0802 3 13.0002C3 12.3802 3.08 11.7902 3.21 11.2102L8 16.0002V17.0002C8 18.1002 8.9 19.0002 10 19.0002V20.9302ZM22 4.00024V3.50024C22 2.12024 20.88 1.00024 19.5 1.00024C18.12 1.00024 17 2.12024 17 3.50024V4.00024C16.45 4.00024 16 4.45024 16 5.00024V9.00024C16 9.55024 16.45 10.0002 17 10.0002H22C22.55 10.0002 23 9.55024 23 9.00024V5.00024C23 4.45024 22.55 4.00024 22 4.00024ZM21 4.00024H18V3.50024C18 2.67024 18.67 2.00024 19.5 2.00024C20.33 2.00024 21 2.67024 21 3.50024V4.00024Z"
  />
</template>
