<template>
  <path
    d="M18 8.00024H17V6.00024C17 3.24024 14.76 1.00024 12 1.00024C9.24 1.00024 7 3.24024 7 6.00024V8.00024H6C4.9 8.00024 4 8.90024 4 10.0002V20.0002C4 21.1002 4.9 22.0002 6 22.0002H18C19.1 22.0002 20 21.1002 20 20.0002V10.0002C20 8.90024 19.1 8.00024 18 8.00024ZM8.9 6.00024C8.9 4.29024 10.29 2.90024 12 2.90024C13.71 2.90024 15.1 4.29024 15.1 6.00024V8.00024H8.9V6.00024ZM15 16.0002H13V18.0002C13 18.5502 12.55 19.0002 12 19.0002C11.45 19.0002 11 18.5502 11 18.0002V16.0002H9C8.45 16.0002 8 15.5502 8 15.0002C8 14.4502 8.45 14.0002 9 14.0002H11V12.0002C11 11.4502 11.45 11.0002 12 11.0002C12.55 11.0002 13 11.4502 13 12.0002V14.0002H15C15.55 14.0002 16 14.4502 16 15.0002C16 15.5502 15.55 16.0002 15 16.0002Z"
  />
</template>
