<template>
  <path
    d="M20 11.0002C19.82 11.0002 19.64 11.0302 19.47 11.0502L17.41 9.00018H19C19.55 9.00018 20 8.55018 20 8.00018V7.62018C20 6.88018 19.22 6.39018 18.55 6.73018L16.27 7.87018L13.7 5.30018C13.52 5.11018 13.26 5.00018 13 5.00018H10C9.45 5.00018 9 5.45018 9 6.00018C9 6.55018 9.45 7.00018 10 7.00018H12.17C12.44 7.00018 12.69 7.11018 12.88 7.29018L14.59 9.00018H11.24C11.08 9.00018 10.93 9.04018 10.79 9.11018L7.65 10.6802C7.27 10.8702 6.8 10.8002 6.5 10.4902L5.3 9.29018C5.11 9.11018 4.85 9.00018 4.59 9.00018H1C0.45 9.00018 0 9.45018 0 10.0002C0 10.5502 0.45 11.0002 1 11.0002H4C1.48 11.0002 -0.49 13.3202 0.11 15.9402C0.44 17.3902 1.61 18.5602 3.06 18.8902C5.68 19.4902 8 17.5202 8 15.0002L9.41 16.4102C9.79 16.7902 10.3 17.0002 10.83 17.0002H11.84C12.56 17.0002 13.22 16.6202 13.58 15.9902L16.49 10.9002L17.5 11.9102C16.37 12.8202 15.74 14.3202 16.12 15.9602C16.46 17.4002 17.63 18.5702 19.07 18.9002C21.68 19.4902 24 17.5102 24 15.0002C24 12.7902 22.21 11.0002 20 11.0002ZM4 17.0002C2.9 17.0002 2 16.1002 2 15.0002C2 13.9002 2.9 13.0002 4 13.0002C5.1 13.0002 6 13.9002 6 15.0002C6 16.1002 5.1 17.0002 4 17.0002ZM20 17.0002C18.9 17.0002 18 16.1002 18 15.0002C18 13.9002 18.9 13.0002 20 13.0002C21.1 13.0002 22 13.9002 22 15.0002C22 16.1002 21.1 17.0002 20 17.0002Z"
  />
</template>
