<template>
  <path
    d="M16 6.00018V12.0002C16 13.1002 16.9 14.0002 18 14.0002H19V21.0002C19 21.5502 19.45 22.0002 20 22.0002C20.55 22.0002 21 21.5502 21 21.0002V3.13018C21 2.48018 20.39 2.00018 19.76 2.15018C17.6 2.68018 16 4.51018 16 6.00018ZM11 9.00018H9V3.00018C9 2.45018 8.55 2.00018 8 2.00018C7.45 2.00018 7 2.45018 7 3.00018V9.00018H5V3.00018C5 2.45018 4.55 2.00018 4 2.00018C3.45 2.00018 3 2.45018 3 3.00018V9.00018C3 11.2102 4.79 13.0002 7 13.0002V21.0002C7 21.5502 7.45 22.0002 8 22.0002C8.55 22.0002 9 21.5502 9 21.0002V13.0002C11.21 13.0002 13 11.2102 13 9.00018V3.00018C13 2.45018 12.55 2.00018 12 2.00018C11.45 2.00018 11 2.45018 11 3.00018V9.00018Z"
  />
</template>
