<template>
  <path
    d="M21.5 11.0002C21.78 11.0002 22 10.7802 22 10.5002V9.26018C22 9.10018 21.92 8.94018 21.79 8.85018L12.57 2.40018C12.23 2.16018 11.77 2.16018 11.42 2.40018L2.21 8.85018C2.08 8.94018 2 9.10018 2 9.26018V10.5002C2 10.7802 2.22 11.0002 2.5 11.0002H4V20.0002H3C2.45 20.0002 2 20.4502 2 21.0002C2 21.5502 2.45 22.0002 3 22.0002H21C21.55 22.0002 22 21.5502 22 21.0002C22 20.4502 21.55 20.0002 21 20.0002H20V11.0002H21.5ZM16 17.0002C16 17.5502 15.55 18.0002 15 18.0002C14.45 18.0002 14 17.5502 14 17.0002V14.0002L12.83 15.7502C12.43 16.3402 11.56 16.3402 11.17 15.7502L10 14.0002V17.0002C10 17.5502 9.55 18.0002 9 18.0002C8.45 18.0002 8 17.5502 8 17.0002V12.3002C8 11.5802 8.58 11.0002 9.3 11.0002C9.73 11.0002 10.14 11.2202 10.38 11.5802L12 14.0002L13.61 11.5802C13.86 11.2202 14.26 11.0002 14.7 11.0002C15.42 11.0002 16 11.5802 16 12.3002V17.0002Z"
  />
</template>
