<template>
  <path
    d="M18.92 6.01018C18.72 5.42018 18.16 5.00018 17.5 5.00018H15V4.00018C15 3.45018 14.55 3.00018 14 3.00018H10C9.45 3.00018 9 3.45018 9 4.00018V5.00018H6.5C5.84 5.00018 5.29 5.42018 5.08 6.01018L3.11 11.6802C3.04 11.8902 3 12.1102 3 12.3402V19.5002C3 20.3302 3.67 21.0002 4.5 21.0002C5.33 21.0002 6 20.3302 6 19.5002V19.0002H18V19.5002C18 20.3202 18.67 21.0002 19.5 21.0002C20.32 21.0002 21 20.3302 21 19.5002V12.3402C21 12.1202 20.96 11.8902 20.89 11.6802L18.92 6.01018ZM6.5 16.0002C5.67 16.0002 5 15.3302 5 14.5002C5 13.6702 5.67 13.0002 6.5 13.0002C7.33 13.0002 8 13.6702 8 14.5002C8 15.3302 7.33 16.0002 6.5 16.0002ZM17.5 16.0002C16.67 16.0002 16 15.3302 16 14.5002C16 13.6702 16.67 13.0002 17.5 13.0002C18.33 13.0002 19 13.6702 19 14.5002C19 15.3302 18.33 16.0002 17.5 16.0002ZM5 11.0002L6.5 6.50018H17.5L19 11.0002H5Z"
  />
</template>
