<template>
  <path
    d="M19.5 8.00018H17V6.00018C17 4.90018 16.1 4.00018 15 4.00018H3C1.9 4.00018 1 4.90018 1 6.00018V15.0002C1 16.1002 1.9 17.0002 3 17.0002C3 18.6602 4.34 20.0002 6 20.0002C7.66 20.0002 9 18.6602 9 17.0002H15C15 18.6602 16.34 20.0002 18 20.0002C19.66 20.0002 21 18.6602 21 17.0002H22C22.55 17.0002 23 16.5502 23 16.0002V12.6702C23 12.2402 22.86 11.8202 22.6 11.4702L20.3 8.40018C20.11 8.15018 19.81 8.00018 19.5 8.00018ZM6 18.0002C5.45 18.0002 5 17.5502 5 17.0002C5 16.4502 5.45 16.0002 6 16.0002C6.55 16.0002 7 16.4502 7 17.0002C7 17.5502 6.55 18.0002 6 18.0002ZM19.5 9.50018L21.46 12.0002H17V9.50018H19.5ZM18 18.0002C17.45 18.0002 17 17.5502 17 17.0002C17 16.4502 17.45 16.0002 18 16.0002C18.55 16.0002 19 16.4502 19 17.0002C19 17.5502 18.55 18.0002 18 18.0002Z"
  />
</template>
