<template>
  <path
    d="M18.89 5.00018H18.36L19.07 3.03018C19.31 2.38018 18.97 1.66018 18.32 1.43018C17.67 1.19018 16.95 1.53018 16.71 2.18018L15.69 5.00018H5.10004C3.73004 5.00018 2.77004 6.34018 3.20004 7.63018L5.00004 13.0002L3.21004 18.3702C2.77004 19.6602 3.74004 21.0002 5.10004 21.0002H18.88C20.24 21.0002 21.21 19.6602 20.78 18.3702L19 13.0002L20.78 7.63018C21.21 6.34018 20.25 5.00018 18.89 5.00018ZM15 14.0002H13V16.0002C13 16.5502 12.55 17.0002 12 17.0002C11.45 17.0002 11 16.5502 11 16.0002V14.0002H9.00004C8.45004 14.0002 8.00004 13.5502 8.00004 13.0002C8.00004 12.4502 8.45004 12.0002 9.00004 12.0002H11V10.0002C11 9.45018 11.45 9.00018 12 9.00018C12.55 9.00018 13 9.45018 13 10.0002V12.0002H15C15.55 12.0002 16 12.4502 16 13.0002C16 13.5502 15.55 14.0002 15 14.0002Z"
  />
</template>
