<template>
  <path
    d="M12 11.5502C10.18 9.85018 7.88 8.66018 5.32 8.20018C4.11 7.99018 3 8.95018 3 10.1802V16.4202C3 18.1002 3.72 18.9802 4.71 19.1102C7.21 19.4302 9.48 20.4602 11.34 21.9802C11.69 22.2702 12.26 22.3002 12.61 22.0202C14.48 20.4902 16.77 19.4402 19.29 19.1202C20.23 18.9902 21 18.0602 21 17.1002V10.1802C21 8.95018 19.89 7.99018 18.68 8.20018C16.12 8.66018 13.82 9.85018 12 11.5502ZM12 8.00018C13.66 8.00018 15 6.66018 15 5.00018C15 3.34018 13.66 2.00018 12 2.00018C10.34 2.00018 9 3.34018 9 5.00018C9 6.66018 10.34 8.00018 12 8.00018Z"
  />
</template>
