<template>
  <path
    d="M21.9 5.00018H18V2.00018C18 1.45018 17.55 1.00018 17 1.00018C16.45 1.00018 16 1.45018 16 2.00018V5.00018H12.1C11.51 5.00018 11.05 5.51018 11.1 6.10018L11.22 7.31018C14.9 8.16018 18 10.7702 18 15.0002L18.02 23.0002H19.72C20.56 23.0002 21.25 22.3502 21.35 21.5302L22.89 6.10018C22.95 5.51018 22.49 5.00018 21.9 5.00018ZM15 21.0002H2C1.45 21.0002 1 21.4502 1 22.0002C1 22.5502 1.45 23.0002 2 23.0002H15C15.55 23.0002 16 22.5502 16 22.0002C16 21.4502 15.55 21.0002 15 21.0002ZM2.1 15.0002H14.9C15.52 15.0002 16.01 14.4402 15.89 13.8402C15.24 10.6102 11.87 8.99018 8.5 8.99018C5.13 8.99018 1.77 10.6102 1.11 13.8402C0.99 14.4402 1.49 15.0002 2.1 15.0002ZM15 17.0002H2C1.45 17.0002 1 17.4502 1 18.0002C1 18.5502 1.45 19.0002 2 19.0002H15C15.55 19.0002 16 18.5502 16 18.0002C16 17.4502 15.55 17.0002 15 17.0002Z"
  />
</template>
