<template>
  <path
    d="M12 2.00018C7.58 2.00018 4 2.50018 4 6.00018V15.5002C4 17.4302 5.57 19.0002 7.5 19.0002L6.35 20.1502C6.04 20.4602 6.26 21.0002 6.71 21.0002H17.3C17.75 21.0002 17.97 20.4602 17.65 20.1502L16.5 19.0002C18.43 19.0002 20 17.4302 20 15.5002V6.00018C20 2.50018 16.42 2.00018 12 2.00018ZM7.5 17.0002C6.67 17.0002 6 16.3302 6 15.5002C6 14.6702 6.67 14.0002 7.5 14.0002C8.33 14.0002 9 14.6702 9 15.5002C9 16.3302 8.33 17.0002 7.5 17.0002ZM11 11.0002H6V6.00018H11V11.0002ZM16.5 17.0002C15.67 17.0002 15 16.3302 15 15.5002C15 14.6702 15.67 14.0002 16.5 14.0002C17.33 14.0002 18 14.6702 18 15.5002C18 16.3302 17.33 17.0002 16.5 17.0002ZM18 11.0002H13V6.00018H18V11.0002Z"
  />
</template>
