<template>
  <path
    d="M20 21.0002C18.71 21.0002 17.42 20.5902 16.26 19.8602C16.1 19.7602 15.89 19.7602 15.73 19.8602C13.42 21.3302 10.57 21.3302 8.26001 19.8602C8.10001 19.7602 7.89001 19.7602 7.73001 19.8602C6.58001 20.5902 5.29001 21.0002 4.00001 21.0002H3.00001C2.45001 21.0002 2.00001 21.4502 2.00001 22.0002C2.00001 22.5502 2.45001 23.0002 3.00001 23.0002H4.00001C5.38001 23.0002 6.74001 22.6502 8.00001 22.0102C10.52 23.3002 13.48 23.3002 16 22.0102C17.26 22.6602 18.62 23.0002 20 23.0002H21C21.55 23.0002 22 22.5502 22 22.0002C22 21.4502 21.55 21.0002 21 21.0002H20ZM3.95001 19.0002H4.00001C5.42001 19.0002 6.70001 18.3002 7.66001 17.3602C7.85001 17.1802 8.16001 17.1802 8.35001 17.3602C9.30001 18.3002 10.58 19.0002 12 19.0002C13.42 19.0002 14.7 18.3002 15.66 17.3602C15.85 17.1702 16.15 17.1702 16.35 17.3602C17.3 18.3002 18.58 19.0002 20 19.0002H20.05L21.94 12.3202C22.02 12.0602 22 11.7802 21.88 11.5402C21.76 11.3002 21.54 11.1202 21.28 11.0402L20 10.6202V6.00018C20 4.90018 19.1 4.00018 18 4.00018H15V2.00018C15 1.45018 14.55 1.00018 14 1.00018H10C9.45001 1.00018 9.00001 1.45018 9.00001 2.00018V4.00018H6.00001C4.90001 4.00018 4.00001 4.90018 4.00001 6.00018V10.6202L2.71001 11.0402C2.45001 11.1202 2.23001 11.3002 2.11001 11.5402C1.99001 11.7802 1.96001 12.0602 2.05001 12.3202L3.95001 19.0002ZM7.00001 6.00018H17C17.55 6.00018 18 6.45018 18 7.00018V9.97018L12.62 8.20018C12.21 8.07018 11.78 8.07018 11.37 8.20018L6.00001 9.97018V7.00018C6.00001 6.45018 6.45001 6.00018 7.00001 6.00018Z"
  />
</template>
