<template>
  <path
    d="M15.5 5.50018C16.6 5.50018 17.5 4.60018 17.5 3.50018C17.5 2.40018 16.6 1.50018 15.5 1.50018C14.4 1.50018 13.5 2.40018 13.5 3.50018C13.5 4.60018 14.4 5.50018 15.5 5.50018ZM5 12.0002C2.2 12.0002 0 14.2002 0 17.0002C0 19.8002 2.2 22.0002 5 22.0002C7.8 22.0002 10 19.8002 10 17.0002C10 14.2002 7.8 12.0002 5 12.0002ZM5 20.5002C3.1 20.5002 1.5 18.9002 1.5 17.0002C1.5 15.1002 3.1 13.5002 5 13.5002C6.9 13.5002 8.5 15.1002 8.5 17.0002C8.5 18.9002 6.9 20.5002 5 20.5002ZM10.8 10.5002L13.2 8.10018L14 8.90018C15.06 9.96018 16.38 10.6802 17.96 10.9202C18.56 11.0102 19.1 10.5302 19.1 9.92018C19.1 9.43018 18.73 9.01018 18.25 8.93018C17.14 8.75018 16.23 8.22018 15.5 7.50018L13.6 5.60018C13.1 5.20018 12.6 5.00018 12 5.00018C11.4 5.00018 10.9 5.20018 10.6 5.60018L7.8 8.40018C7.4 8.80018 7.2 9.30018 7.2 9.80018C7.2 10.4002 7.4 10.9002 7.8 11.2002L11 14.0002V18.0002C11 18.5502 11.45 19.0002 12 19.0002C12.55 19.0002 13 18.5502 13 18.0002V13.6002C13 13.0802 12.8 12.5902 12.45 12.2202L10.8 10.5002ZM19 12.0002C16.2 12.0002 14 14.2002 14 17.0002C14 19.8002 16.2 22.0002 19 22.0002C21.8 22.0002 24 19.8002 24 17.0002C24 14.2002 21.8 12.0002 19 12.0002ZM19 20.5002C17.1 20.5002 15.5 18.9002 15.5 17.0002C15.5 15.1002 17.1 13.5002 19 13.5002C20.9 13.5002 22.5 15.1002 22.5 17.0002C22.5 18.9002 20.9 20.5002 19 20.5002Z"
  />
</template>
