<template>
  <path
    d="M17.34 1.13021C14.4 0.580211 11.71 1.88021 10.22 4.05021C10.23 4.04021 10.23 4.03021 10.24 4.02021C9.84 4.00021 9.42 4.00021 9 4.00021C4.58 4.00021 1 4.50021 1 8.00021V18.0002C1 18.8802 1.39 19.6702 2 20.2202V21.5002C2 22.3302 2.67 23.0002 3.5 23.0002C4.33 23.0002 5 22.3302 5 21.5002V21.0002H13V21.5002C13 22.3202 13.67 23.0002 14.5 23.0002C15.32 23.0002 16 22.3302 16 21.5002V20.2202C16.61 19.6702 17 18.8802 17 18.0002V14.9202C20.72 14.3802 23.5 10.9402 22.92 6.95021C22.5 4.05021 20.22 1.66021 17.34 1.13021ZM4.5 19.0002C3.67 19.0002 3 18.3302 3 17.5002C3 16.6702 3.67 16.0002 4.5 16.0002C5.33 16.0002 6 16.6702 6 17.5002C6 18.3302 5.33 19.0002 4.5 19.0002ZM3 13.0002V8.00021H9C9 9.96021 9.81 11.7302 11.11 13.0002H3ZM13.5 19.0002C12.67 19.0002 12 18.3302 12 17.5002C12 16.6702 12.67 16.0002 13.5 16.0002C14.33 16.0002 15 16.6702 15 17.5002C15 18.3302 14.33 19.0002 13.5 19.0002ZM16 13.0002C13.24 13.0002 11 10.7602 11 8.00021C11 5.24021 13.24 3.00021 16 3.00021C18.76 3.00021 21 5.24021 21 8.00021C21 10.7602 18.76 13.0002 16 13.0002ZM15.75 4.00021C15.34 4.00021 15 4.34021 15 4.75021V8.43021C15 8.78021 15.19 9.11021 15.49 9.29021L18.01 10.8002C18.35 11.0002 18.79 10.8902 18.99 10.5602C19.2 10.2202 19.09 9.77021 18.74 9.57021L16.5 8.25021V4.75021C16.5 4.34021 16.16 4.00021 15.75 4.00021Z"
  />
</template>
