<template>
  <path
    d="M16 11.0002H15V4.00018C15 2.34018 13.66 1.00018 12 1.00018C10.34 1.00018 9 2.34018 9 4.00018V11.0002H8C5.24 11.0002 3 13.2402 3 16.0002V21.0002C3 22.1002 3.9 23.0002 5 23.0002H19C20.1 23.0002 21 22.1002 21 21.0002V16.0002C21 13.2402 18.76 11.0002 16 11.0002ZM19 21.0002H17V18.0002C17 17.4502 16.55 17.0002 16 17.0002C15.45 17.0002 15 17.4502 15 18.0002V21.0002H13V18.0002C13 17.4502 12.55 17.0002 12 17.0002C11.45 17.0002 11 17.4502 11 18.0002V21.0002H9V18.0002C9 17.4502 8.55 17.0002 8 17.0002C7.45 17.0002 7 17.4502 7 18.0002V21.0002H5V16.0002C5 14.3502 6.35 13.0002 8 13.0002H16C17.65 13.0002 19 14.3502 19 16.0002V21.0002Z"
  />
</template>
