<template>
  <path
    d="M3 18.0002C3 18.5502 3.45 19.0002 4 19.0002H9V17.0002H4C3.45 17.0002 3 17.4502 3 18.0002ZM3 6.00024C3 6.55024 3.45 7.00024 4 7.00024H13V5.00024H4C3.45 5.00024 3 5.45024 3 6.00024ZM13 20.0002V19.0002H20C20.55 19.0002 21 18.5502 21 18.0002C21 17.4502 20.55 17.0002 20 17.0002H13V16.0002C13 15.4502 12.55 15.0002 12 15.0002C11.45 15.0002 11 15.4502 11 16.0002V20.0002C11 20.5502 11.45 21.0002 12 21.0002C12.55 21.0002 13 20.5502 13 20.0002ZM7 10.0002V11.0002H4C3.45 11.0002 3 11.4502 3 12.0002C3 12.5502 3.45 13.0002 4 13.0002H7V14.0002C7 14.5502 7.45 15.0002 8 15.0002C8.55 15.0002 9 14.5502 9 14.0002V10.0002C9 9.45024 8.55 9.00024 8 9.00024C7.45 9.00024 7 9.45024 7 10.0002ZM21 12.0002C21 11.4502 20.55 11.0002 20 11.0002H11V13.0002H20C20.55 13.0002 21 12.5502 21 12.0002ZM16 9.00024C16.55 9.00024 17 8.55024 17 8.00024V7.00024H20C20.55 7.00024 21 6.55024 21 6.00024C21 5.45024 20.55 5.00024 20 5.00024H17V4.00024C17 3.45024 16.55 3.00024 16 3.00024C15.45 3.00024 15 3.45024 15 4.00024V8.00024C15 8.55024 15.45 9.00024 16 9.00024Z"
  />
</template>
