<template>
  <path
    d="M12.01 2.00024C6.49 2.00024 2.02 6.48024 2.02 12.0002C2.02 17.5202 6.49 22.0002 12.01 22.0002C17.54 22.0002 22.02 17.5202 22.02 12.0002C22.02 6.48024 17.54 2.00024 12.01 2.00024ZM12.02 20.0002C7.6 20.0002 4.02 16.4202 4.02 12.0002C4.02 7.58024 7.6 4.00024 12.02 4.00024C16.44 4.00024 20.02 7.58024 20.02 12.0002C20.02 16.4202 16.44 20.0002 12.02 20.0002ZM15.52 11.0002C16.35 11.0002 17.02 10.3302 17.02 9.50024C17.02 8.67024 16.35 8.00024 15.52 8.00024C14.69 8.00024 14.02 8.67024 14.02 9.50024C14.02 10.3302 14.69 11.0002 15.52 11.0002ZM8.52 11.0002C9.35 11.0002 10.02 10.3302 10.02 9.50024C10.02 8.67024 9.35 8.00024 8.52 8.00024C7.69 8.00024 7.02 8.67024 7.02 9.50024C7.02 10.3302 7.69 11.0002 8.52 11.0002ZM12.02 17.5002C14.05 17.5002 15.82 16.3902 16.77 14.7502C16.96 14.4202 16.72 14.0002 16.33 14.0002H7.71C7.33 14.0002 7.08 14.4202 7.27 14.7502C8.22 16.3902 9.99 17.5002 12.02 17.5002Z"
  />
</template>
