<template>
  <path
    d="M12 12.2502C13.24 12.2502 14.25 11.2402 14.25 10.0002C14.25 8.76024 13.24 7.75024 12 7.75024C10.76 7.75024 9.75 8.76024 9.75 10.0002C9.75 11.2402 10.76 12.2502 12 12.2502ZM16.5 16.2502C16.5 14.7502 13.5 14.0002 12 14.0002C10.5 14.0002 7.5 14.7502 7.5 16.2502V17.0002H16.5V16.2502ZM19 3.00024H5C3.9 3.00024 3 3.90024 3 5.00024V19.0002C3 20.1002 3.9 21.0002 5 21.0002H19C20.1 21.0002 21 20.1002 21 19.0002V5.00024C21 3.90024 20.1 3.00024 19 3.00024ZM18 19.0002H6C5.45 19.0002 5 18.5502 5 18.0002V6.00024C5 5.45024 5.45 5.00024 6 5.00024H18C18.55 5.00024 19 5.45024 19 6.00024V18.0002C19 18.5502 18.55 19.0002 18 19.0002Z"
  />
</template>
