<template>
  <path
    d="M20 2.00024H8C6.9 2.00024 6 2.90024 6 4.00024V16.0002C6 17.1002 6.9 18.0002 8 18.0002H20C21.1 18.0002 22 17.1002 22 16.0002V4.00024C22 2.90024 21.1 2.00024 20 2.00024ZM11.5 9.50024C11.5 10.3302 10.83 11.0002 10 11.0002H9V12.2502C9 12.6602 8.66 13.0002 8.25 13.0002C7.84 13.0002 7.5 12.6602 7.5 12.2502V8.00024C7.5 7.45024 7.95 7.00024 8.5 7.00024H10C10.83 7.00024 11.5 7.67024 11.5 8.50024V9.50024ZM16.5 11.5002C16.5 12.3302 15.83 13.0002 15 13.0002H13C12.72 13.0002 12.5 12.7802 12.5 12.5002V7.50024C12.5 7.22024 12.72 7.00024 13 7.00024H15C15.83 7.00024 16.5 7.67024 16.5 8.50024V11.5002ZM20.5 7.75024C20.5 8.16024 20.16 8.50024 19.75 8.50024H19V9.50024H19.75C20.16 9.50024 20.5 9.84024 20.5 10.2502C20.5 10.6602 20.16 11.0002 19.75 11.0002H19V12.2502C19 12.6602 18.66 13.0002 18.25 13.0002C17.84 13.0002 17.5 12.6602 17.5 12.2502V8.00024C17.5 7.45024 17.95 7.00024 18.5 7.00024H19.75C20.16 7.00024 20.5 7.34024 20.5 7.75024ZM9 9.50024H10V8.50024H9V9.50024ZM3 6.00024C2.45 6.00024 2 6.45024 2 7.00024V20.0002C2 21.1002 2.9 22.0002 4 22.0002H17C17.55 22.0002 18 21.5502 18 21.0002C18 20.4502 17.55 20.0002 17 20.0002H5C4.45 20.0002 4 19.5502 4 19.0002V7.00024C4 6.45024 3.55 6.00024 3 6.00024ZM14 11.5002H15V8.50024H14V11.5002Z"
  />
</template>
