<template>
  <path
    d="M21.5 4.00018H18L19.74 6.61018C19.85 6.78018 19.73 7.00018 19.53 7.00018H17.53C17.2 7.00018 16.88 6.83018 16.7 6.55018L15 4.00018H13L14.74 6.61018C14.85 6.78018 14.73 7.00018 14.53 7.00018H12.53C12.2 7.00018 11.88 6.83018 11.7 6.55018L10 4.00018H8L9.74 6.61018C9.85 6.78018 9.73 7.00018 9.53 7.00018H7.53C7.2 7.00018 6.89 6.83018 6.7 6.55018L5 4.00018H4C2.9 4.00018 2.01 4.90018 2.01 6.00018L2 18.0002C2 19.1002 2.9 20.0002 4 20.0002H20C21.1 20.0002 22 19.1002 22 18.0002V4.50018C22 4.22018 21.78 4.00018 21.5 4.00018ZM11.25 15.2502L10 18.0002L8.75 15.2502L6 14.0002L8.75 12.7502L10 10.0002L11.25 12.7502L14 14.0002L11.25 15.2502ZM16.94 11.9402L16 14.0002L15.06 11.9402L13 11.0002L15.06 10.0602L16 8.00018L16.94 10.0602L19 11.0002L16.94 11.9402Z"
  />
</template>
