<template>
  <path
    d="M21.96 11.0502C22.54 17.3102 17.32 22.5302 11.06 21.9502C6.63 21.5402 2.94 18.1002 2.16 13.7202C1.9 12.3002 1.97 10.9402 2.28 9.68015C2.42 9.10015 3.04 8.78015 3.59 8.98015C4.06 9.15015 4.34 9.65015 4.22 10.1402C4.02 10.9602 3.95 11.8402 4.03 12.7502C4.4 16.7902 7.92 20.0002 11.98 20.0102C16.77 20.0202 20.59 15.8002 19.92 10.8902C19.41 7.19015 16.26 4.27015 12.53 4.03015C11.7 3.97015 10.9 4.05015 10.15 4.23015C9.66 4.34015 9.16 4.07015 8.99 3.59015C8.79 3.03015 9.11 2.42015 9.68 2.28015C11.47 1.85015 13.43 1.87015 15.46 2.65015C19.02 4.00015 21.61 7.27015 21.96 11.0502ZM5.5 4.00015C4.67 4.00015 4 4.67015 4 5.50015C4 6.33015 4.67 7.00015 5.5 7.00015C6.33 7.00015 7 6.33015 7 5.50015C7 4.67015 6.33 4.00015 5.5 4.00015ZM11 15.0002V9.00015C11 8.45015 10.55 8.00015 10 8.00015C9.45 8.00015 9 8.45015 9 9.00015V15.0002C9 15.5502 9.45 16.0002 10 16.0002C10.55 16.0002 11 15.5502 11 15.0002ZM15 15.0002V9.00015C15 8.45015 14.55 8.00015 14 8.00015C13.45 8.00015 13 8.45015 13 9.00015V15.0002C13 15.5502 13.45 16.0002 14 16.0002C14.55 16.0002 15 15.5502 15 15.0002Z"
  />
</template>
