<template>
  <path
    d="M7.25 9.00018C6.84 9.00018 6.5 9.34018 6.5 9.75018V11.0002H4.5V9.75018C4.5 9.34018 4.16 9.00018 3.75 9.00018C3.34 9.00018 3 9.34018 3 9.75018V14.2502C3 14.6602 3.34 15.0002 3.75 15.0002C4.16 15.0002 4.5 14.6602 4.5 14.2502V12.5002H6.5V14.2502C6.5 14.6602 6.84 15.0002 7.25 15.0002C7.66 15.0002 8 14.6602 8 14.2502V9.75018C8 9.34018 7.66 9.00018 7.25 9.00018ZM21 11.5002V10.5002C21 9.67018 20.33 9.00018 19.5 9.00018H17C16.45 9.00018 16 9.45018 16 10.0002V14.2502C16 14.6602 16.34 15.0002 16.75 15.0002C17.16 15.0002 17.5 14.6602 17.5 14.2502V13.0002H18.6L19.32 14.5902C19.43 14.8402 19.68 15.0002 19.95 15.0002C20.45 15.0002 20.78 14.4902 20.59 14.0402L20.1 12.9002C20.6 12.6002 21 12.1002 21 11.5002ZM17.5 11.5002V10.5002H19.5V11.5002H17.5ZM13 9.00018H10C9.72 9.00018 9.5 9.22018 9.5 9.50018V14.5002C9.5 14.7802 9.72 15.0002 10 15.0002H13C13.82 15.0002 14.5 14.3202 14.5 13.5002V10.5002C14.5 9.68018 13.82 9.00018 13 9.00018ZM13 13.5002H11V10.5002H13V13.5002Z"
  />
</template>
