<template>
  <path
    d="M8.00001 4.00017V4.89017L10 6.89017V4.00017H14V8.00017H11.11L13.11 10.0002H14V10.8902L16 12.8902V10.0002H20V14.0002H17.11L19.11 16.0002H20V16.8902L22 18.8902V4.00017C22 2.90017 21.1 2.00017 20 2.00017H5.11001L7.11001 4.00017H8.00001ZM16 4.00017H19C19.55 4.00017 20 4.45017 20 5.00017V8.00017H16V4.00017ZM22.16 21.8802L2.12001 1.84017C1.73001 1.45017 1.10001 1.45017 0.710011 1.84017C0.320011 2.23017 0.320011 2.86017 0.710011 3.25017L2.00001 4.55017V20.0002C2.00001 21.1002 2.90001 22.0002 4.00001 22.0002H19.45L20.75 23.3002C21.14 23.6902 21.77 23.6902 22.16 23.3002C22.55 22.9102 22.55 22.2702 22.16 21.8802ZM10 12.5502L11.45 14.0002H10V12.5502ZM4.00001 6.55017L5.45001 8.00017H4.00001V6.55017ZM8.00001 20.0002H5.00001C4.45001 20.0002 4.00001 19.5502 4.00001 19.0002V16.0002H8.00001V20.0002ZM8.00001 14.0002H4.00001V10.0002H7.45001L8.00001 10.5502V14.0002ZM14 20.0002H10V16.0002H13.45L14 16.5502V20.0002ZM16 20.0002V18.5502L17.45 20.0002H16Z"
  />
</template>
